2ρ 0 0.5 1 1.5 2

]^{-3} | [10 cb |V× F(1)

30

35

40

45

HFAG

End Of 2011

ALEPH

CLEO

OPAL (part. reco.)

OPAL (excl.)

DELPHI (part. reco.)

DELPHI (excl.)

BELLE

BABAR (excl.)

BABAR (D*0)

BABAR (Global Fit)

AVERAGE

= 1 2χΔ

/dof = 29.8/23 2χ