gluino mass [GeV]

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 squark mass [GeV]

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

= 100 fb

SUSY σ

= 10 fb

SUSY σ

= 1 fb

SUSY σ

) = 0 GeV 1 0χ∼ Squark-gluino-neutralino model, m(

=7 TeV s, ^{-1}

L dt = 4.71 fb ∫

Combined

Preliminary

ATLAS

observed 95% C.L. limit sCL median expected limit sCL σ1± Expected limit ATLAS EPS 2011