[GeV] 1b ~m 100 150 200 250 300 350 400 450

[GeV] 1 0χ∼m

0 50 100 150 200 250 300 350 ^0_1χ∼ b+→_1b~ production, 1b ~ -_1b ~

= 7 TeV s, ^{-1}

L dt = 2.05 fb ∫ ATLAS

Reference point forbidden 1 0χ∼ b →_1b ~

Observed Limit (95% C.L.) sCL Expected Limit (95% C.L.) sCL σ1± Expected Limit sCL NLO scale unc.

σ 1 ± -1 CDF 2.65 fb -1 D0 5.2 fb