[GeV] Hm 110 115 120 125 130 135 140 145 150

0 Local p

-5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 1

Exp. Comb. Obs. Comb. 4l → Exp. H 4l → Obs. H γγ→ Exp. H γγ→ Obs. H νlν l→ Exp. H νlν l→ Obs. H bb → Exp. H bb → Obs. H ττ→ Exp. H ττ→ Obs. H

Obs. Comb. (ESS)

ATLAS2011 Preliminary

σ2

σ3 -1 L dt ~ 4.6-4.9 fb

∫_{= 7 TeV} s