Citation: S. Eidelman et al. (Particle Data Group), Phys. Lett. B 592, 1 (2004) (URL: http://pdg.lbl.gov)

K(1830)^{I (JP ) = 1}2^{(0−)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Seen in partial-wave analysis of K − ϕ system. Needs confirmation.

K (1830) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • ∼ 1830 ARMSTRONG 83 OMEG − 18.5 K − p → 3K p

K (1830) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • ∼ 250 ARMSTRONG 83 OMEG − 18.5 K − p → 3K p

K (1830) DECAY MODES

Mode

Γ_1 K ϕ

K (1830) REFERENCES

ARMSTRONG 83 NP B221 1 T.A. Armstrong et al. (BARI, BIRM, CERN+) JP

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/2/2004 13:58