�^{0 I (JP) = 12 ( 12 +) Status: �}

The parity has not actually been measured, but + is of course expected.

Ξ 0 MASS

The fit uses the Ξ0, Ξ−, and Ξ + mass and mass difference measurements.

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

1314.83±0.20 OUR FIT 1314.82±0.20 OUR AVERAGE 1314.82±0.06±0.20 3120 FANTI 00 NA48 p Be, 450 GeV 1315.2 ±0.92 49 WILQUET 72 HLBC 1313.4 ±1.8 1 PALMER 68 HBC

mΞ� � m_Ξ 0

The fit uses the Ξ0, Ξ−, and Ξ + mass and mass difference measurements.

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

6.48±0.24 OUR FIT 6.3 ±0.7 OUR AVERAGE 6.9 ±2.2 29 LONDON 66 HBC 6.1 ±0.9 88 PJERROU 65B HBC 6.8 ±1.6 23 JAUNEAU 63 FBC • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • 6.1 ±1.6 45 CARMONY 64B HBC See PJERROU 65B

Ξ 0 MEAN LIFE

VALUE (10�10 s) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

2.90±0.09 OUR AVERAGE 2.83±0.16 6300 1 ZECH 77 SPEC Neutral hyperon beam 2.88+0.21

−0.19 652 BALTAY 74 HBC 1.75 GeV/c K − p 2.90+0.32

−0.27 157

2 MAYEUR 72 HLBC 2.1 GeV/c K−

3.07+0.22

−0.20 340 DAUBER 69 HBC 3.0 ±0.5 80 PJERROU 65B HBC 2.5 +0.4−0.3 101 HUBBARD 64 HBC

3.9 +1.4−0.8 24 JAUNEAU 63 FBC

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

3.5 +1.0−0.8 45 CARMONY 64B HBC See PJERROU 65B

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/12/2002 17:16

1 The ZECH 77 result is τ Ξ^0 = [ 2.77−(τ Λ−2.69) ] × 10−10 s, in which we use τ Λ = 2.63 × 10−10 s.

2 The MAYEUR 72 value is modified by the erratum.

Ξ 0 MAGNETIC MOMENT

See the “Note on Baryon Magnetic Moments” in the Λ Listings.

VALUE (¯N ) EVTS DOCUMENT ID TECN

−1.250±0.014 OUR AVERAGE −1.253±0.014 270k COX 81 SPEC −1.20 ±0.06 42k BUNCE 79 SPEC

Ξ 0 DECAY MODES

Scale factor/ Mode Fraction (Γi /Γ) Confidence level

Γ1 Λπ0 (99.522±0.032) % S=1.7 Γ2 Λγ ( 1.18 ±0.30 ) × 10−3 S=2.0 Γ3 Σ 0 γ ( 3.33 ±0.10 ) × 10−3 Γ4 Σ + e− νe ( 2.7 ±0.4 ) × 10−4 Γ5 Σ + μ− νμ < 1.1 × 10−3 CL=90%

ΔS = ΔQ (SQ) violating modes or ΔS = 2 forbidden (S2) modes Γ6 Σ − e+ νe SQ < 9 × 10−4 CL=90% Γ7 Σ − μ+ νμ SQ < 9 × 10−4 CL=90% Γ8 p π− S2 < 4 × 10−5 CL=90% Γ9 p e− νe S2 < 1.3 × 10−3 Γ10 p μ− νμ S2 < 1.3 × 10−3

CONSTRAINED FIT INFORMATION An overall fit to 3 branching ratios uses 6 measurements and one constraint to determine 4 parameters. The overall fit has a χ2 = 4.4 for 3 degrees of freedom.

The following off-diagonal array elements are the correlation coefficients ⟨ δxiδxj ⟩ /(δxi·δxj ), in percent, from the fit to the branching fractions, xi ≡ Γi/Γtotal. The fit constrains the xi whose labels appear in this array to sum to one.

x2 −94 x3 −31 −1 x4 −12 0 0

x1 x2 x3

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 2 Created: 6/12/2002 17:16

Ξ 0 BRANCHING RATIOS Γ � Λγ � /Γ � Λπ0 � Γ2/Γ1 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � VALUE (units 10�3) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

1.19±0.30 OUR FIT

1.19±0.30 OUR FIT Error includes scale factor of 2.0.

1.19±0.30 OUR AVERAGE

1.19±0.30 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 2.0.

1.91±0.34±0.19 31 3 FANTI 00 NA48 p Be, 450 GeV

1.06±0.12±0.11 116 JAMES 90 SPEC FNAL hyperons

3 FANTI 00 used our 1998 value of 99.5% for the Ξ0 → Λπ0 branching fraction to get

Γ(Ξ0 → Λγ)/Γtotal= (1.90 ± 0.34 ± 0.19) × 10−3. We adjust slightly to go back to what was directly measured. Γ � Σ 0 γ � /Γ � Λπ0 � Γ3/Γ1 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � VALUE (units 10�3) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

3.35±0.10 OUR FIT

3.35±0.10 OUR AVERAGE

3.34±0.05±0.09 4045 ALAVI-HARATI 01C KTEV p nucleus, 800 GeV

3.16±0.76±0.32 17 4 FANTI 00 NA48 p Be, 450 GeV

3.56±0.42±0.10 85 TEIGE 89 SPEC FNAL hyperons

4 FANTI 00 used our 1998 value of 99.5% for the Ξ0 → Λπ0 branching fraction to get

Γ(Ξ0 → Σ0 γ)/Γtotal= (3.14 ± 0.76 ± 0.32) × 10−3. We adjust slightly to go back to what was directly measured. Γ � Σ + e− νe � /Γtotal Γ4/Γ Γ � � Γ � � Γ � � VALUE (units 10�4) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

2.7 ±0.4 OUR FIT 2.71±0.22±0.31 2.71±0.22±0.31 176 AFFOLDER 99 KTEV p nucleus 800 GeV Γ � Σ + μ− νμ � /Γ � Λπ0 � Γ5/Γ1 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � VALUE (units 10�3) CL% EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT <1.1 <1.1 90 0 YEH 74 HBC Effective denom.=2100

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

<1.5 DAUBER 69 HBC

<7 HUBBARD 66 HBC Γ � Σ − e+ νe � /Γ � Λπ0 � Γ6/Γ1 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � Test of ΔS = ΔQ rule.

VALUE (units 10�3) CL% EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT <0.9 <0.9 90 0 YEH 74 HBC Effective denom.=2500

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

<1.5 DAUBER 69 HBC

<6 HUBBARD 66 HBC Γ � Σ − μ+ νμ � /Γ � Λπ0 � Γ7/Γ1 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � Test of ΔS = ΔQ rule.

VALUE (units 10�3) CL% EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT <0.9 <0.9 90 0 YEH 74 HBC Effective denom.=2500

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

<1.5 DAUBER 69 HBC

<6 HUBBARD 66 HBC

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 3 Created: 6/12/2002 17:16

Citation: K. Hagiwara et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 66, 010001 (2002) (URL: http://pdg.lbl.gov) Γ � p π− � /Γ � Λπ0 � Γ8/Γ1 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � ΔS=2. Forbidden in first-order weak interaction.

VALUE (units 10�5) CL% EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT < 3.6 < 3.6 90 GEWENIGER 75 SPEC • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

<180 90 0 YEH 74 HBC Effective denom.=1300 < 90 DAUBER 69 HBC <500 HUBBARD 66 HBC Γ � p e− νe � /Γ � Λπ0 � Γ9/Γ1 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � ΔS=2. Forbidden in first-order weak interaction.

VALUE (units 10�3) CL% EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT <1.3 <1.3 DAUBER 69 HBC • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

<3.4 90 0 YEH 74 HBC Effective denom.=670 <6 HUBBARD 66 HBC Γ � p μ− νμ � /Γ � Λπ0 � Γ10/Γ1 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � ΔS=2. Forbidden in first-order weak interaction.

VALUE (units 10�3) CL% EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT <1.3 <1.3 DAUBER 69 HBC • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

<3.5 90 0 YEH 74 HBC Effective denom.=664 <6 HUBBARD 66 HBC

Ξ 0 DECAY PARAMETERS

See the “Note on Baryon Decay Parameters” in the neutron Listings.

α(Ξ 0) α−(Λ)

VALUE EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

−0.264±0.013 OUR AVERAGE

−0.264±0.013 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 2.1. See the ideogram below.

−0.260±0.004±0.005 300k HANDLER 82 SPEC FNAL hyperons −0.317±0.027 6075 BUNCE 78 SPEC FNAL hyperons −0.35 ±0.06 505 BALTAY 74 HBC K− p 1.75 GeV/c −0.28 ±0.06 739 DAUBER 69 HBC K− p 1.7–2.6 GeV/c

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 4 Created: 6/12/2002 17:16 α(Ξ 0)α−(Λ)

α FOR Ξ 0 ! Λπ0

The above average, α(Ξ0)α−(Λ) = −0.264 ± 0.013, where the error includes a scale factor of 2.1, divided by our current average α−(Λ) = 0.642 ± 0.013, gives the following value for α(Ξ0).

VALUE DOCUMENT ID

−0.411±0.022 OUR EVALUATION

−0.411±0.022 OUR EVALUATION Error includes scale factor of 2.1.

ϕ ANGLE FOR Ξ 0 ! Λπ0 (tanϕ = β/γ)

VALUE (ffi) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

21±12 OUR AVERAGE 16±17 652 BALTAY 74 HBC 1.75 GeV/c K− p 38±19 739 5 DAUBER 69 HBC − 8±30 146 6 BERGE 66 HBC

5 DAUBER 69 uses α Λ = 0.647 ± 0.020.

6 The errors have been multiplied by 1.2 due to approximations used for the Ξ polarization; see DAUBER 69 for a discussion.

α FOR Ξ 0 ! Λγ

VALUE EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

+0.43±0.44

+0.43±0.44 87 7 JAMES 90 SPEC FNAL hyperons 7 The correctness of the sign of this JAMES 90 result has been questioned by members of the KTeV experiment.

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 5 Created: 6/12/2002 17:16 α FOR Ξ 0 ! Σ 0 γ

VALUE EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT −0.63±0.08±0.05 −0.63±0.08±0.05 4045 ALAVI-HARATI 01C KTEV p nucleus, 800 GeV • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

+0.20±0.32±0.05 85 8 TEIGE 89 SPEC FNAL hyperons 8 See ALAVI-HARATI 01_C, which claims that this TEIGE 89 result is seriously in error.

g1(0)/f1(0)) FOR Ξ 0 ! Σ + e− νe

VALUE EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

+1.32+0.21 −0.17 ±0.05 −0.17 ±0.05 487

9 ALAVI-HARATI 01_I KTEV p nucleus, 800 GeV

9 ALAVI-HARATI 01_I assumes here that the second-class current is zero and that the weak-magnetism term takes its exact SU(3) value.

g2(0)/f1(0)) FOR Ξ 0 ! Σ + e− νe

VALUE EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT −1.7+2.1−2.0 ±0.5 −1.7+2.1−2.0 ±0.5 487 10 ALAVI-HARATI 01I KTEV p nucleus, 800 GeV

10 ALAVI-HARATI 01_I thus assumes that g 2 = 0 in calculating g1/f1, above.

f2(0)/f1(0)) FOR Ξ 0 ! Σ + e− νe

VALUE EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT 2.0±1.2±0.5 2.0±1.2±0.5 487 ALAVI-HARATI 01I KTEV p nucleus, 800 GeV

Ξ 0 REFERENCES

ALAVI-HARATI 01C PRL 86 3239 A. Alavi-Harati et al. (FNAL KTeV Collab.) ALAVI-HARATI 01I PRL 87 132001 A. Alavi-Harati et al. (FNAL KTeV Collab.) FANTI 00 EPJ C12 69 V. Fanti et al. (CERN NA48 Collab.) AFFOLDER 99 PRL 82 3751 A. Affolder et al. (FNAL KTeV Collab.) JAMES 90 PRL 64 843 C. James et al. (MINN, MICH, WISC, RUTG) TEIGE 89 PRL 63 2717 S. Teige et al. (RUTG, MICH, MINN) HANDLER 82 PR D25 639 R. Handler et al. (WISC, MICH, MINN+) COX 81 PRL 46 877 P.T. Cox et al. (MICH, WISC, RUTG, MINN+) BUNCE 79 PL 86B 386 G.R.M. Bunce et al. (BNL, MICH, RUTG+) BUNCE 78 PR D18 633 G.R.M. Bunce et al. (WISC, MICH, RUTG) ZECH 77 NP B124 413 G. Zech et al. (SIEG, CERN, DORT, HEIDH) GEWENIGER 75 PL 57B 193 C. Geweniger et al. (CERN, HEIDH) BALTAY 74 PR D9 49 C. Baltay et al. (COLU, BING) J YEH 74 PR D10 3545 N. Yeh et al. (BING, COLU) MAYEUR 72 NP B47 333 C. Mayeur et al. (BRUX, CERN, TUFTS, LOUC) Also 73 NP B53 268 erratum C. Mayeur WILQUET 72 PL 42B 372 G. Wilquet et al. (BRUX, CERN, TUFTS+) DAUBER 69 PR 179 1262 P.M. Dauber et al. (LRL) PALMER 68 PL 26B 323 R.B. Palmer et al. (BNL, SYRA) BERGE 66 PR 147 945 J.P. Berge et al. (LRL) HUBBARD 66 Thesis UCRL 11510 J.R. Hubbard (LRL) LONDON 66 PR 143 1034 G.W. London et al. (BNL, SYRA) PJERROU 65B PRL 14 275 G.M. Pjerrou et al. (UCLA) Also 65 Thesis G.M. Pjerrou (UCLA) CARMONY 64B PRL 12 482 D.D. Carmony et al. (UCLA) HUBBARD 64 PR 135B 183 J.R. Hubbard et al. (LRL) JAUNEAU 63 PL 4 49 L. Jauneau et al. (EPOL, CERN, LOUC+) Also 63C Siena Conf. 1 1 L. Jauneau et al. (EPOL, CERN, LOUC+)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 6 Created: 6/12/2002 17:16