K^�_3(1780)^{I (JP ) = 1}2^{(3�)}

K ∗3(1780) MASS

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

1776± 7 OUR AVERAGE

1776± 7 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 1.1.

1781± 8± 4 1 ASTON 88 LASS 0 11 K− p → K− π+ n 1740±14±15 1 ASTON 87 LASS 0 11 K− p → K0 π+ π− n 1779±11 2 BALDI 76 SPEC + 10 K+ p → K0 π+ p 1776±26 3 BRANDENB... 76D ASPK 0 13 K± p → K± π∓ N • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • 1720±10±15 6111 4 BIRD 89 LASS − 11 K− p → K0 π− p 1749±10 ASTON 88B LASS − 11 K− p → K− η p 1780± 9 300 BAUBILLIER 84B HBC − 8.25 K− p → K0 π− p 1790±15 BAUBILLIER 82B HBC 0 8.25 K− p → K0S 2π N 1784± 9 2060 CLELAND 82 SPEC ± 50 K+ p → K0S π± p 1786±15 5 ASTON 81D LASS 0 11 K− p → K− π+ n 1762± 9 190 TOAFF 81 HBC − 6.5 K− p → K0 π− p 1850±50 ETKIN 80 MPS 0 6 K− p → K0 π+ π− 1812±28 BEUSCH 78 OMEG 10 K− p → K0 π+ π− n 1786± 8 CHUNG 78 MPS 0 6 K− p → K− π+ n 1 From energy-independent partial-wave analysis. 2 From a fit to Y 2 6 moment. J

P = 3− found.

3 Confirmed by phase shift analysis of ESTABROOKS 78, yields JP = 3−. 4 From a partial wave amplitude analysis. 5 From a fit to the Y 0 6 moment.

K ∗3(1780) WIDTH

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

159±21 OUR AVERAGE

159±21 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 1.3. See the ideogram below. 203±30± 8 6 ASTON 88 LASS 0 11 K− p → K− π+ n 171±42±20 6 ASTON 87 LASS 0 11 K− p → K0 π+ π− n 135±22 7 BALDI 76 SPEC + 10 K+ p → K0 π+ p • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • 187±31±20 6111 8 BIRD 89 LASS − 11 K− p → K0 π− p 193+51−37 ASTON 88B LASS − 11 K− p → K− η p

99±30 300 BAUBILLIER 84B HBC − 8.25 K− p → K0 π− p ∼ 130 BAUBILLIER 82B HBC 0 8.25 K− p → K0S 2π N

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/12/2002 17:03

191±24 2060 CLELAND 82 SPEC ± 50 K+ p → K0S π± p 225±60 9 ASTON 81D LASS 0 11 K− p → K− π+ n ∼ 80 190 TOAFF 81 HBC − 6.5 K− p → K0 π− p 240±50 ETKIN 80 MPS 0 6 K− p → K0 π+ π− 181±44 10 BEUSCH 78 OMEG 10 K− p → K0 π+ π− n 96±31 CHUNG 78 MPS 0 6 K− p → K− π+ n 270±70 11 BRANDENB... 76D ASPK 0 13 K± p → K± π∓ N 6 From energy-independent partial-wave analysis. 7 From a fit to Y 2 6 moment. J

P = 3− found.

8 From a partial wave amplitude analysis. 9 From a fit to Y 0 6 moment.

10 Errors enlarged by us to 4Γ/√N; see the note with the K∗(892) mass. 11 ESTABROOKS 78 find that BRANDENBURG 76_D data are consistent with 175 MeV width. Not averaged.

K∗3(1780) width (MeV)

K ∗3(1780) DECAY MODES

Mode Fraction (Γi /Γ) Confidence level

Γ1 K ρ (31 ± 9 ) % Γ2 K ∗(892)π (20 ± 5 ) % Γ3 K π (18.8± 1.0) % Γ4 K η (30 ±13 ) % Γ5 K ∗2(1430)π < 16 % 95%

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 2 Created: 6/12/2002 17:03

CONSTRAINED FIT INFORMATION

An overall fit to 3 branching ratios uses 4 measurements and one

constraint to determine 4 parameters. The overall fit has a Ø2 =

0.0 for 1 degrees of freedom.

The following off-diagonal array elements are the correlation coefficients D ffix_iffix_j E /(ffix_i·ffix_j ), in percent, from the fit to the branching fractions, x_i ≡

Γi/Γtotal. The fit constrains the xi whose labels appear in this array to sum to

one.

x2 85

x3 18 21

x4 −98 −94 −27

x1 x2 x3

K ∗3(1780) BRANCHING RATIOS Γ � K ρ � /Γ � K ∗(892)π � Γ1/Γ2 Γ � � � � Γ � � � K ∗(892) π � Γ � � � � VALUE DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

1.52±0.23 OUR FIT 1.52±0.21±0.10 1.52±0.21±0.10 ASTON 87 LASS 0 11 K− p → K0 π+ π− n Γ � K ∗(892)π � /Γ � K π � Γ2/Γ3 Γ � � � � Γ � K ∗(892) π � � � Γ � � � � VALUE DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

1.09±0.26 OUR FIT 1.09±0.26 1.09±0.26 ASTON 84B LASS 0 11 K− p → K0 2π n Γ � K π � /Γtotal Γ3/Γ Γ � � Γ � � Γ � � VALUE DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

0.188±0.010 OUR FIT

0.188±0.010 OUR AVERAGE

0.187±0.008±0.008 ASTON 88 LASS 0 11 K− p → K− π+ n

0.19 ±0.02 ESTABROOKS 78 ASPK 0 13 K± p → K π N Γ � K η � /Γ � K π � Γ4/Γ3 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � VALUE DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

1.6 ±0.7 OUR FIT

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

0.41±0.050 12 BIRD 89 LASS − 11 K− p → K0 π− p

0.50±0.18 ASTON 88B LASS − 11 K− p → K− η p

12 This result supersedes ASTON 88_B. Γ � K ∗2(1430)π � /Γ � K ∗(892) π � Γ5/Γ2 Γ � � � � Γ � K ∗2(1430) π � � K ∗(892)π � Γ � � � � VALUE CL% DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT <0.78 <0.78 95 ASTON 87 LASS 0 11 K− p →

K0 π+ π− n

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 3 Created: 6/12/2002 17:03

K ∗3(1780) REFERENCES

BIRD 89 SLAC-332 P.F. Bird (SLAC) ASTON 88 NP B296 493 D. Aston et al. (SLAC, NAGO, CINC, INUS) ASTON 88B PL B201 169 D. Aston et al. (SLAC, NAGO, CINC, INUS) JP ASTON 87 NP B292 693 D. Aston et al. (SLAC, NAGO, CINC, INUS) ASTON 84B NP B247 261 D. Aston et al. (SLAC, CARL, OTTA) BAUBILLIER 84B ZPHY C26 37 M. Baubillier et al. (BIRM, CERN, GLAS+) BAUBILLIER 82B NP B202 21 M. Baubillier et al. (BIRM, CERN, GLAS+) CLELAND 82 NP B208 189 W.E. Cleland et al. (DURH, GEVA, LAUS+) ASTON 81D PL 99B 502 D. Aston et al. (SLAC, CARL, OTTA) JP TOAFF 81 PR D23 1500 S. Toaff et al. (ANL, KANS) ETKIN 80 PR D22 42 A. Etkin et al. (BNL, CUNY) JP BEUSCH 78 PL 74B 282 W. Beusch et al. (CERN, AACH3, ETH) JP CHUNG 78 PRL 40 355 S.U. Chung et al. (BNL, BRAN, CUNY+) JP ESTABROOKS 78 NP B133 490 P.G. Estabrooks et al. (MCGI, CARL, DURH+) JP Also 78B PR D17 658 P.G. Estabrooks et al. (MCGI, CARL, DURH+) BALDI 76 PL 63B 344 R. Baldi et al. (GEVA) JP BRANDENB... 76D PL 60B 478 G.W. Brandenburg et al. (SLAC) JP

OTHER RELATED PAPERS

AGUILAR-... 73 PRL 30 672 M. Aguilar-Benitez et al. (BNL) WALUCH 73 PR D8 2837 V. Waluch, S.M. Flatte, J.H. Friedman (LBL) CARMONY 71 PRL 27 1160 D.D. Carmony et al. (PURD, UCD, IUPU) FIRESTONE 71 PL 36B 513 A. Firestone et al. (LBL)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 4 Created: 6/12/2002 17:03