Citation: D.E. Groom et al. (Particle Data Group), Eur. Phys. Jour. C15, 1 (2000) and 2001 partial update for edition 2002 (URL: http://pdg.lbl.gov)

X (1420)^{I G (JPC ) = 2+(0 + +)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Seen in a partial-wave analysis of the 2ß system produced in np ! ß^+ ß^+ ß^− in the frame of the isobar model.

X (1420) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN COMMENT

1420±20

1420±20 FILIPPI 00 OBLX 0 np → ß+ ß+ ß−

X (1420) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN COMMENT

160±10

160±10 FILIPPI 00 OBLX 0 np → ß+ ß+ ß−

X (1420) REFERENCES

FILIPPI 00 PL B495 284 A. Filippi et al. (OBELIX Experiment)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 5/23/2001 13:10