Citation: D.E. Groom et al. (Particle Data Group), Eur. Phys. Jour. C15, 1 (2000) (URL: http://pdg.lbl.gov)

f0(2200)^{I G (JPC ) = 0+(0 + +)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Seen at DCI in the K0S K0S system. Not seen in � radiative decays (BARU 89). Needs confirmation.

f0(2200) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

2197±17

2197±17 1 AUGUSTIN 88 DM2 0 J/ψ → γ K0S K0S • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • ∼ 2122 HASAN 94 RVUE p p → π π ∼ 2321 HASAN 94 RVUE p p → π π 1 Cannot determine spin to be 0.

f0(2200) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

201±51

201±51 2 AUGUSTIN 88 DM2 0 J/ψ → γ K0S K0S • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • ∼ 273 HASAN 94 RVUE p p → π π ∼ 223 HASAN 94 RVUE p p → π π 2 Cannot determine spin to be 0.

f0(2200) REFERENCES

HASAN 94 PL B334 215 A. Hasan, D.V. Bugg (LOQM) BARU 89 ZPHY C42 505 S.E. Baru et al. (NOVO) AUGUSTIN 88 PRL 60 2238 J.E. Augustin et al. (DM2 Collab.)

OTHER RELATED PAPERS

EISENHAND... 75 NP B96 109 E. Eisenhandler et al. (LOQM, LIVP, DARE+)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/19/2000 09:17