Review of Particle Physics: C. Caso et al. (Particle Data Group), European Physical Journal C3, 1 (1998)

ȷ_2(1645)^{I G (JPC ) = 0+(2} �^{+)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

ȷ_2(1645) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

1632±14 OUR AVERAGE 1620±20 BARBERIS 97B OMEG 450 pp →

pp 2(π^+ π^−)

1645±14 ±15 ADOMEIT 96 CBAR 0 1.94 pp → η 3π0

ȷ_2(1645) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

180+22−20 OUR AVERAGE

180±25 BARBERIS 97B OMEG 450 pp →

pp 2(π^+ π^−)

180+40−21 ±25 ADOMEIT 96 CBAR 0 1.94 pp → η 3π0

ȷ_2(1645) DECAY MODES

Mode

Γ1 a2(1320)ß Γ2 K K ß Γ3 K ∗ K

ȷ_2(1645) BRANCHING RATIOS Γ � K K ß � /Γ � a2(1320)ß � Γ2/Γ1 Γ � � � � Γ � � � � Γ � � � � VALUE DOCUMENT ID TECN COMMENT

0.07 ±0.03

0.07 ±0.03 1 BARBERIS 97C OMEG 450 pp → ppK K π 1 Using 2(π+ π−) data from BARBERIS 97_B.

ȷ_2(1645) REFERENCES

BARBERIS 97B PL B413 217 D. Barberis+ (WA102 Collab.) BARBERIS 97C PL B413 225 D. Barberis+ (WA102 Collab.) ADOMEIT 96 ZPHY C71 227 +Amsler, Armstrong+ (Crystal Barrel Collab.)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 5/26/1998 13:31