Review of Particle Physics: R.M. Barnett et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D54, 1 (1996)

X (1775)^{I G (JPC ) = 1�(? � +)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

X (1775) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN COMMENT

1776±13 OUR AVERAGE 1763±20 CONDO 91 SHF γ p → (p π+)(π+ π− π−) 1787±18 CONDO 91 SHF γ p → n π+ π+ π−

X (1775) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN COMMENT

155±40 OUR AVERAGE 192±60 CONDO 91 SHF γ p → (p π+)(π+ π− π−) 118±60 CONDO 91 SHF γ p → n π+ π+ π−

X (1775) DECAY MODES

Mode

Γ1 æß

Γ2 f2(1270)ß

X (1775) BRANCHING RATIOS Γ � æß^�/Γ^�f_2(1270)ß^� Γ_1/Γ_2 Γ � Γ � Γ � VALUE DOCUMENT ID TECN COMMENT

1.43±0.26 OUR AVERAGE 1.3 ±0.3 CONDO 91 SHF γ p → (p π+)(π+ π− π−) 1.8 ±0.5 CONDO 91 SHF γ p → n π+ π+ π−

X (1775) REFERENCES

CONDO 91 PR D43 2787 +Handler+ (SLAC Hybrid Collab.)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 7/18/1996 18:01